С Н
Последний эхо-сигнал

Глава 1. Под льдом

Год 2189.

Земля мертва.

Не от войны, не от ядерного огня, не от климатического коллапса – хотя всё это было. Нет, она умерла от тишины. От того, что однажды перестала отвечать на сигналы с орбиты. Сначала пропали города. Потом – континенты. А потом и сама атмосфера начала «выключаться», как будто кто-то медленно закручивал кран жизни.

Люди не исчезли. Они спрятались.

В глубинах Сибирского щита, под двумя километрами вечной мерзлоты, в недрах бывшего геологоразведочного комплекса, был построен Убежище-9 – последняя из автономных подземных баз. Там, в искусственном свете люминесцентных ламп, в воздухе, насыщенном запахом озона и переработанного пота, выживали 312 человек.

Их руководила Доктор Элия Кемте, генетик, бывший член Марсианской колониальной комиссии. Её лицо – с острыми скулами и глазами цвета потрескавшегося льда – знали все. Но мало кто знал, что каждую ночь она слушала Эхо.

Эхо – это был слабый, почти неразличимый радиосигнал, приходящий с орбиты раз в 72 часа. Он не содержал слов, только повторяющийся паттерн: три коротких импульса, пауза, затем длинный гул, похожий на дыхание огромного зверя.

Связь с колонией «Эдем-7» – единственной успешной внеземной поселенческой станцией – прервалась двенадцать лет назад. Все считали её погибшей. Но Элия не верила. Она помнила, как перед отключением последнее сообщение с «Эдема» гласило:

«Мы живы. Пришлите кого-нибудь… но не верьте теням».

Никто не понял, что это значит. Кроме неё.

Глава 2. Девочка из глубины

Лира – дочь инженера Убежища-9 – никогда не видела солнца. Родилась под землёй, выросла среди труб, фильтров и старых голограмм с поверхности. Её мать умерла при родах. Отец работал в энергоблоке, пока не сошёл с ума от шума генераторов. Теперь он сидел в изоляторе, бормоча о «белых глазах в тундре».