Чёкер "Лунный" плетёный в технике микромакроме

Начало

Материал:

Бусина 1 х 4мм

Мясяц из натурального камня в данном случае 16мм Х 15мм.

Нить вощёная, плоская 0,01мм 8 отрезков по 240см

Условные обозначения:

Репс.у. – репсовый узел

Нрепс.у. – неполный репсовый узел

Ирепс.у. – изнаночный репсовый узел.

Кв.у. – квадратный узел.

1.1Нить длиной в 240см., сложить пополам, в центре сделать петлю из двух нитей, продеть в петлю месяц, петлю затянуть. (фото 1)

1.2 Таким образом закрепить на месяце шесть нитей.(фото 1)

1.3 Визуально работу делим на две половины. Всего двенадцать нитей, шесть нитей с одной стороны, шесть с другой. Выполнять буду одну сторону, вторую дублировать зеркально. (фото 2)

2.1 На нить №1 репс.у. нитями №2,3,4,5,6, плотно натягивая нити у основания месяца. (фото 3)

2.2 Зеркально отобразить вторую сторону. (фото 4)

2.3 На нити №1 репс.у. нитью №12 (фото 5)

2.4 Нитью №6 репс.у. на нити №12, (фото 6)

Нитью №7 репс.у. на нити №1 (фото 6)

Далее работаем с одной стороной, вторую отображаем зеркально.