В.А. Павлов
Кондиционер. Уход и чистка. Своими руками

Глава 1

ВВЕДЕНИЕ

Почему кондиционер нельзя просто «повесить и забыть»

Ещё совсем недавно кондиционер считался чем-то дорогим и почти роскошным.

Его устанавливали:

в офисах;

дорогих магазинах;

гостиницах;

кабинетах руководителей.

Обычная квартира без кондиционера была нормой.

Люди спасались от жары:

открытыми окнами;

вентиляторами;

сквозняками;

плотными шторами;

ночным проветриванием.

Но климат постепенно меняется.

Лето становится:

жарче;

тяжелее;

продолжительнее.

В городах появляется всё больше:

раскалённого асфальта;

плотной застройки;

душного воздуха;

перегретых квартир.

И кондиционер постепенно перестал быть роскошью.

Сегодня это обычная часть современного дома.

Практически такая же привычная техника, как:

холодильник;

стиральная машина;

пылесос.

Кондиционер покупают ради комфорта.

Чтобы:

нормально спать летом;

отдыхать в прохладе;

работать без духоты;

поддерживать приятную температуру;

создавать комфортный микроклимат в квартире.

Но после установки большинство владельцев совершают одну и ту же ошибку.

Они начинают воспринимать кондиционер как полностью автономное устройство.

Возникает ощущение:

«Он просто висит на стене и работает сам по себе».

Пока техника охлаждает — о ней никто не вспоминает.

Проходят:

месяцы;

годы;

иногда целые сезоны без обслуживания.

И только когда появляются проблемы, владелец начинает задумываться о состоянии системы.

Обычно всё начинается постепенно.

Сначала появляются мелочи, на которые почти никто не обращает внимания:

лёгкий запах сырости;

немного более слабый поток воздуха;

редкие капли воды;

небольшой шум;

медленное охлаждение комнаты.

Потом ситуация становится хуже.

Появляются:

сильный неприятный запах;

течь воды;

плесень;

шум вентилятора;

перегрев;

плохое охлаждение.

А иногда всё заканчивается серьёзным ремонтом.

При этом многие искренне удивляются:

«Как так? Кондиционер ведь просто висел и работал».

Но проблема как раз в том, что кондиционер никогда не «просто висит».

Во время работы через него ежедневно проходят огромные объёмы воздуха.

Вместе с этим воздухом внутрь системы попадают:

пыль;

шерсть;

пух;

жир;

бактерии;

пыльца;

микроскопические загрязнения.

Одновременно внутри постоянно присутствует влага.

А значит кондиционер становится идеальной средой для накопления загрязнений.

Особенно внутри:

испарителя;

турбины;

дренажной системы.

Многие люди даже не представляют, насколько грязным может стать кондиционер изнутри всего за несколько лет без обслуживания.

Снаружи блок может выглядеть почти чистым.

Но внутри постепенно появляются:

влажный налёт;

слизь;

плесень;

бактериальные загрязнения;

толстый слой пыли.

Именно поэтому кондиционер требует ухода.

Не сложного ремонта.

Не постоянного вызова мастеров.

А именно нормального регулярного обслуживания.

Главная проблема заключается в том, что большинство владельцев просто не знают:

как устроен кондиционер;

что именно загрязняется внутри;

как правильно выполнять профилактику;

когда нужна глубокая чистка;

какие ошибки особенно опасны.

Из-за этого появляются две крайности.

Одни люди вообще ничего не делают годами.

Другие, наоборот, пытаются чистить кондиционер агрессивными способами:

льют внутрь много воды;

используют опасную химию;

давят на теплообменник;

разбирают систему без понимания конструкции.

В результате можно повредить технику ещё быстрее.

На самом деле большинство процедур обслуживания вполне доступны обычному человеку.

Для этого не нужно быть инженером или профессиональным сервисным мастером.

Достаточно:

понимать устройство системы;

соблюдать аккуратность;

знать последовательность действий;

избегать опасных ошибок.

Именно для этого и написана эта книга.

Это не короткая инструкция на несколько страниц.

И не поверхностная статья из интернета.

Перед вами полноценное практическое руководство по уходу за кондиционером своими руками.

Книга, которая подробно объясняет:

как устроен кондиционер;

почему он загрязняется;

как правильно чистить фильтры;

как обслуживать испаритель;

как убрать запах;

как прочистить дренаж;

как ухаживать за наружным блоком;

как избежать перегрева;

как продлить срок службы техники;

когда действительно нужен мастер;

какие неисправности можно заметить заранее.

Мы подробно разберём:

бытовые сплит-системы;

инверторные кондиционеры;

мобильные модели;

офисные системы;

разные условия эксплуатации.

Особое внимание будет уделено именно практической стороне.

Без сложных технических терминов и перегруженной инженерной теории.

Главная задача книги — объяснить всё понятным языком.

Так, чтобы даже человек, никогда раньше не занимавшийся обслуживанием кондиционеров, смог:

понять устройство системы;

перестать бояться техники;

научиться базовой профилактике;

избежать типичных ошибок.

Очень важно понимать:

правильный уход за кондиционером — это не только про саму технику.

Это ещё и про качество воздуха в доме.

Потому что загрязнённый кондиционер способен распространять:

пыль;

бактерии;

неприятные запахи;

споры плесени.

Особенно это важно:

для детей;

аллергиков;

людей с чувствительными дыхательными путями;

семей с животными.

Чистый кондиционер — это:

более комфортный воздух;

меньше запахов;

лучшее охлаждение;

меньший расход электричества;

более тихая работа;

меньшая нагрузка на компрессор.

И самое главное — значительно больший срок службы системы.

Очень многие поломки можно предотвратить ещё до их появления.

Если вовремя:

чистить фильтры;

следить за дренажом;

не допускать сильного загрязнения;

не перегружать кондиционер;

выполнять сезонную профилактику.

Одна из главных идей этой книги проста:

кондиционер не требует сложного ухода.

Ему нужна регулярность.

Небольшая профилактика раз в несколько недель почти всегда полезнее, чем редкая «аварийная» генеральная чистка после нескольких лет загрязнения.

Поэтому в следующих главах мы будем двигаться постепенно:

от устройства кондиционера;

к причинам загрязнения;

затем к практической чистке;

диагностике неисправностей;

сезонному обслуживанию;

правилам безопасной эксплуатации.

Эта книга написана не для сервисных инженеров.

Она написана для обычных людей.

Для владельцев квартир, домов и офисов, которые хотят:

понимать свою технику;

поддерживать её в хорошем состоянии;

не переплачивать за лишний ремонт;

дышать чистым воздухом;

пользоваться кондиционером спокойно и уверенно.

И если после прочтения этой книги человек перестанет бояться обслуживания кондиционера и начнёт относиться к системе внимательнее — значит, книга выполнила свою задачу.

Как устроен кондиционер

Полное профессиональное объяснение простым языком

Кондиционер — одна из тех вещей, которые настолько прочно вошли в современную жизнь, что большинство людей перестало замечать сам факт его существования. Мы просыпаемся утром в прохладной комнате, работаем в комфортной температуре, спасаемся от летней жары, спокойно спим ночью — и всё это благодаря устройству, которое висит где-то под потолком и кажется почти магическим.

Однако за этой внешней простотой скрывается сложная инженерная система. Кондиционер — это не просто вентилятор с холодным воздухом. Это полноценная климатическая машина, внутри которой одновременно работают законы физики, термодинамики, вентиляции и холодильной техники.

Большинство владельцев кондиционеров никогда не задумываются:

как именно техника охлаждает воздух;

почему внутри появляется вода;

откуда берётся неприятный запах;

почему система начинает шуметь;

почему падает мощность охлаждения;

что именно нужно чистить;

какие детали изнашиваются быстрее всего.