Нефелиана
Nimera

Глава 1. Грейфорд

Грейфорд никогда не спал, но и никогда не был по-настоящему живым. Этот город напоминал исполинский склеп, возведенный из бетона и ржавых арматур, распростершийся под вечно пепельным куполом небес. Днем он задыхался от смога фабричных окраин и гула сотен тысяч равнодушных голосов, а ночью превращался в лабиринт, залитый неоном и ледяной изморосью. Люди здесь походили на тени — бессмысленные, спешащие мимо друг друга силуэты. Они прятали лица под капюшонами, боясь поднять глаза и увидеть чужую беду. Грейфорд воспитал в своих обитателях главный инстинкт выживания — невмешательство.