Марк Пенской
SCP-3858-ru

Особые Условия Содержания

Номер объекта: SCP-3858-ru

Класс объекта: Евклид

Особые условия содержания: SCP-3858-ru должен содержаться в специально сконструированном изоляторе класса "Альфа", оснащённом многослойной системой биологической защиты и усиленной защитой от акустического воздействия. Контейнер оборудован датчиками контроля окружающей среды, инфракрасными камерами наблюдения и автоматическими системами пожаротушения. Любое взаимодействие с объектом должно проводиться исключительно в специальных противошумовых и антирадиационных костюмах типа BSL-4. Доступ к объекту разрешен только персоналу с уровнем допуска 3 и выше. Контроль состояния объекта осуществляется круглосуточно автоматизированной системой мониторинга, включающей регулярные проверки целостности изоляции контейнера и проведение медицинских обследований персонала, работающего рядом с объектом. Любые попытки записи или анализа звука, исходящего от объекта, требуют специального разрешения руководства фонда и проводятся исключительно удалённо с использованием специализированного оборудования.

Описание: SCP-3858-ru представляет собой древнюю резную деревянную шкатулку размерами приблизительно 20×15×10 сантиметров. Материал изготовления шкатулки неизвестен, поскольку древесина демонстрирует аномальные свойства устойчивости к биологическим и химическим факторам. Поверхность покрыта сложной орнаментальной резьбой, изображающей загадочные символы и сцены ритуальных действий. При открытии крышки шкатулки возникает звуковой феномен, воспринимаемый человеческим ухом как непрерывный гул, переходящий в неясный шёпот. Звук быстро распространяется по помещениям, отражаясь от стен и усиливаясь. Прослушивание шума даже непродолжительное время вызывает когнитивные нарушения, характеризующиеся симптомами тревоги, бессонницы, спутанности сознания и навязчивых состояний. Чем дольше продолжается прослушивание, тем сильнее проявляются эффекты: испытуемые начинают испытывать слуховые и зрительные галлюцинации, приступы паники и агрессию. Медицинские обследования подтвердили значительные физиологические изменения мозга испытуемых, аналогичные тем, которые фиксируются при тяжелых формах психозов и посттравматических стрессовых расстройств. Анализ крови выявил повышенный уровень кортизола и адреналина, свидетельствующий о сильном стрессе организма. Технические средства фиксации и воспроизведения звука, генерируемого объектом, приводят к поломкам аппаратуры. Обычные цифровые рекордеры выходят из строя сразу же после начала контакта с объектом, аналоговая техника также подвергается значительным повреждениям. Ни одна известная технология пока не позволила адекватно зафиксировать этот сигнал. История обнаружения