Крановщик
Полный профессиональный справочник
Иван Старостин

© Иван Старостин, 2026

ISBN 978-5-0070-2046-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

КРАНОВЩИК ПОЛНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание предназначено для лиц, начинающих освоение профессии крановщика, а также для действующих специалистов и преподавателей учебных центров. Профессия крановщика относится к категории повышенной опасности и требует глубоких знаний технического устройства, строгого соблюдения норм охраны труда и высокой психологической устойчивости. Цель данной книги — систематизировать знания, необходимые для безопасной и эффективной работы, и служить настольным руководством в повседневной деятельности. Материал изложен в соответствии с актуальными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Документы, печати, удостоверения (нормативно-правовая база)

В этой главе рассматриваются документы, регламентирующие деятельность крановщика. Основным документом являются Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. Крановщик обязан знать требования этого документа, а также правила охраны труда при работе на высоте и правила электробезопасности.

Допуск к работе. К управлению краном допускаются лица не моложе восемнадцати лет, прошедшие медицинский осмотр, профессиональное обучение, сдавшие квалификационный экзамен и имеющие удостоверение крановщика соответствующего типа грузоподъемной машины. Удостоверение должно быть зарегистрировано в журнале учета выдачи удостоверений.

Периодичность проверки знаний. Проверка знаний крановщиков проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев. Внеочередная проверка знаний проводится при переходе на другой тип крана, после аварий, при перерыве в работе более одного года или по требованию инспектора Ростехнадзора.

Ответственность. Крановщик несет персональную ответственность за правильность и безопасность производимых им работ. В случае нарушения инструкций, приведшего к аварии или несчастному случаю, крановщик может быть привлечен к дисциплинарной, материальной или уголовной ответственности. Важно понимать, что подпись в журнале приема смены подтверждает исправность механизмов и безопасность рабочего места.

ГЛАВА 2. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВ

Технический чертеж башенного крана с механизмами (устройство кранов)

Знание устройства крана является фундаментом профессии. Рассмотрим основные типы кранов и их узлы.

Козловые краны. Применяются преимущественно на открытых складах и строительных площадках. Опорами служат две ноги, перемещающиеся по рельсовым путям. Грузовая тележка перемещается по пролетной балке.

Башенные краны. Используются в высотном строительстве. Характеризуются большой высотой подъема и вылетом стрелы. Поворотная часть расположена на вершине башни или на основании.

Автокраны. Краны стрелового самоходного типа на автомобильном шасси. Обладают высокой мобильностью. Оборудованы выносными опорами для обеспечения устойчивости при работе.