Сколько же было танков в сражении под Прохоровкой
Кирилл Шишкин

© Кирилл Шишкин, 2026

ISBN 978-5-0070-2472-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сражение под Прохоровкой продолжает быть одним из самых известных событий Великой Отечественной войны, даже несмотря на то, что советская версия про крупнейшее встречное танковое сражение, как давно всем известно, полностью вымышлена. И нельзя его назвать крупнейшим, поскольку легко найти более массовые, и нельзя встречным, ибо наши наступали, а немцы оборонялись, да и, что самое обидное, бой 12 июля 1943 года под Прохоровкой закончился уж точно не в нашу пользу. Немцев не только не разгромили, но и не остановили — они продолжили наступление.

Сражение это до сих пор вызывает самые горячие споры, причём главная причина этих споров, выглядит совершенно абсурдной. До сих пор не могут сойтись в количестве танков с обеих сторон, причём разброс предлагаемых цифр огромен.

Удивительнее всего то, что, хотя давно уже опубликовали цифры со ссылками на архивные документы, находятся люди, которые вдруг утверждают, что некто Иванов, Петров, а то и Фридрих-Ганс …не пойми какой …цвейг, называли совершенно другие данные. И почему-то верить надо именно им. Хотя сразу возникает вопрос, почему именно им надо верить, а как они объяснят, если их цифры в разы отличаются от тех, что указаны в документах?

Все подобные цифры по количеству танков в сражении у Прохоровки 12 июля 1943 года можно разделить на две группы.

Первая группа — данные, взятые из донесений, сводок и прочих боевых документов, составленных в день сражения.

Вторая группа — все остальные цифры, которые взяты любым иным способом — с потолка, одна бабка сказала и пр.

Совершенно непонятно, откуда даже у самого титулованного научными званиями, со звёздами на погонах и с огромной зарплатой автора могут взяться более точные данные, чем у командира батальона, полка или дивизии, которому эти танки подчинялись? Уж тот офицер, который докладывал о количестве танков, наверное, знал лучше всех, сколько их всего и сколько из них горит на поле боя.

В этой публикации собраны все данные по численности участвующей бронетехники с обеих сторон, а также данные по потерям.

Состав 5-й гвардейской танковой армии

Начнём с состава войск. 5-я гвардейская танковая армия, которая до этого ещё ни разу не вступала в бой и была передана Воронежскому фронту из фронта Степного, изначально состояла из 3-го гвардейского и 29-го танковых, и 5-го гвардейского механизированного корпусов. Однако 3-й гвардейский корпус Воронежскому фронту не передали. По прибытии армию усилили 2-м гвардейским, 2-м и 18-м танковыми корпусами, которые уже вели бои в этом районе. Численность танков на 11 июля указана такая:

— 29-й танковый корпус — 123 Т-34, 81 Т-70, 11 СУ-122 и 9 СУ-76, всего 204 танка и 20 САУ;

— 2-й гвардейский танковый корпус — 94 Т-34, 52 Т-70, 3 МК-4 (британский «Черчилль»), всего 149 танков (по сводке корпуса 86 Т-34 и 2 МК-4, всего 140 танков);

— 2-й танковый корпус — 35 Т-34, 46 Т-70, 4 МК-4, всего 85 танков;