Харун Алтын
Загадка Венского Лабиринта

Глава 1

Запертая Комната в Особняке Хоэнберга

Вена, 1898 год. Город, что подобно старому вину, с каждым годом становился лишь изысканнее, скрывая под бархатом своей имперской роскоши едва уловимую горечь перемен. На улицах, где еще недавно звучали лишь вальсы Штрауса, теперь слышался шепот новых идей, порой тревожных, порой будоражащих. Но в этот промозглый октябрьский вечер, когда туман, словно призрак, обволакивал шпили собора Святого Стефана, Вена замерла в предчувствии нечто иного – предчувствии тайны.