Владимир Павлов
Проекты домов

Настоящая книга представляет собой авторский каталог архитектурных концепций, планировочных идей, иллюстраций и справочных материалов. Она предназначена для предварительного выбора направления будущего дома и подготовки задания архитектору, конструктору и инженерам. Издание не является готовой проектной или рабочей документацией, экспертным заключением, разрешением на строительство либо гарантией пригодности любого решения для конкретного земельного участка.

Авторские права

© Владимир Александрович Павлов, 2026. Авторские права на текст, структуру, подбор и систематизацию материалов, иллюстративное оформление и подготовленные для издания графические материалы охраняются в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. Приобретение экземпляра книги не означает передачу исключительного права. Воспроизведение, публикация, распространение, перепродажа материалов и включение их в другие каталоги без письменного согласия правообладателя не допускаются, кроме случаев, прямо разрешённых законом.

Обязательная индивидуальная разработка

До начала строительства выбранная концепция должна быть переработана в комплект проектной и рабочей документации применительно к конкретному участку. Необходимы актуальные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, проверка градостроительных ограничений, расчёты оснований, фундаментов и несущих конструкций, теплотехнические и противопожарные решения, а также разработка инженерных систем. Работы выполняются компетентными специалистами с соблюдением действующих требований законодательства и технических норм.

Границы ответственности

Все размеры, площади, составы конструкций, объёмы материалов, доли бюджета и варианты фундаментов в книге являются предварительными ориентирами. Их нельзя использовать как основание для закупки материалов или производства строительных работ без проверки и оформления специалистами. Ответственность участников проектирования и строительства определяется законодательством и заключёнными с ними договорами. Автор не отвечает за самовольное применение концепций без обследований, расчётов и профессиональной адаптации.

Как пользоваться книгой

Каждый проект представлен взаимосвязанным набором материалов: архитектурным паспортом, эскизными схемами и техническим заданием на рабочую адаптацию. Цветные изображения показывают художественное направление и внешний характер дома; таблицы помогают сопоставить параметры, помещения, материалы, инженерные решения и региональные условия. После выбора проекта передайте соответствующий раздел архитектору и инженерам для разработки документации под ваш участок.

Обязательная проверка перед стройкой

правовой режим участка, ГПЗУ, отступы и ограничения

геодезия, скважины и лабораторные свойства грунтов

снеговая, ветровая, температурная и сейсмическая обстановка

расчёт основания, фундамента и всех несущих элементов

теплотехника, пожарная безопасность и проекты инженерных систем

согласование разделов и авторский/технический надзор

Сводный указатель

№

Проект

Эт.

м²

Рекомендуемая зона

1

Ладога

1

62

Центральная Россия

2

Сосна

1

69

Северо-Запад

3

Ока

1

76

Урал и Сибирь

4

Тихий двор

1

83

Юг России

5

Малый барнхаус

1

90

Поволжье

6

Север

1

97

Карелия/скальный участок

7

Рябина

1

104

Степная зона

8

Клён

1

67

Подмосковье

9

Волга

1

74

Центральная Россия

10

Лён

1

81

Северо-Запад

11

Терраса

1

88

Урал и Сибирь

12

Кедр

1

95

Юг России

13

Степь

1

102

Поволжье

14

Карелия

1

65

Карелия/скальный участок

15

Орион

1

72

Степная зона

16

Вереск

1

79

Подмосковье

17

Белый сад

1

86

Центральная Россия

18

Кама

1

93

Северо-Запад

19

Балтика

1

100

Урал и Сибирь

20

Малое шале

1

63

Юг России

21

Нева

1

70

Поволжье

22

Берег

1

77

Карелия/скальный участок

23

Лесной

1

84

Степная зона

24

Атриум

1

91

Подмосковье

25

Малая усадьба

1

98

Центральная Россия

26

Каскад

2

157

Северо-Запад

27

Семейный барнхаус

2

164

Урал и Сибирь

28

Онега

2

171

Юг России

29

Классика

2

178

Поволжье

30

Модуль

2

185

Карелия/скальный участок

31

Панорама

2

124

Степная зона

32

Сканди

2

131

Подмосковье

33

Усадьба

2

138

Центральная Россия

34

Куб

2

145

Северо-Запад

35

Речной

2

152

Урал и Сибирь

36

Фахверк

2

159

Юг России

37

Слобода

2

166

Поволжье

38

Горизонт

2

173

Карелия/скальный участок

39

Кантри

2

180

Степная зона

40

Северный свет

2

119

Подмосковье

41

Новый терем

2

126

Центральная Россия

42

Дюна

2

133

Северо-Запад

43

Гармония

2

140

Урал и Сибирь

44

Башня

3

211

Юг России

45

Вертикаль

3

218

Поволжье

46

Городской

3

225

Карелия/скальный участок

47

Три уровня

3

232

Степная зона

48

Склон

3

239

Подмосковье

49

Дом-мастерская

3

246

Центральная Россия

50

Большая усадьба

3

253

Северо-Запад

01. Ладога

Авторская визуализация направления · современный

Этажность

1

Площадь

62 м²

Габарит

8.0 × 7.8 м

Спальни / санузлы

1 / 1

Стиль

современный

Регион

Центральная Россия

Стены

газобетон D400 + минеральная вата + штукатурный фасад

Кровля

двускатная фальцевая

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Ладога» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

01. Ладога · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

3.1

1

Холл

6.2

1

Кухня-гостиная

23.6

1

Кабинет/гостевая

10.5

1

Санузел

5.0

1

Техническая

6.2

1

Кладовая

7.4

01. Ладога · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: двускатная фальцевая. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

01. Ладога · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: утеплённая шведская плита (УШП) или мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) после проверки пучения. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

газобетон D400 + минеральная вата + штукатурный фасад

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

двускатная фальцевая; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Центральная Россия. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 75 м²

Кровельное покрытие

ориентир 74 м²

Утепление фасада

ориентир 75 м²

Бетон основания

первичный ориентир 11.2 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 10 м²

Водостоки

ориентир 32 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

02. Сосна

Авторская визуализация направления · скандинавский

Этажность

1

Площадь

69 м²

Габарит

8.6 × 8.0 м

Спальни / санузлы

2 / 1

Стиль

скандинавский

Регион

Северо-Запад

Стены

керамический блок + вентиляционный зазор + лицевой кирпич

Кровля

вальмовая металлическая

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Сосна» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

02. Сосна · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

3.5

1

Холл

6.9

1

Кухня-гостиная

26.2

1

Кабинет/гостевая

11.7

1

Санузел

5.5

1

Техническая

6.9

1

Кладовая

8.3

02. Сосна · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: вальмовая металлическая. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

02. Сосна · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: свайно-ростверковая схема либо ЖБ сваи до несущего слоя. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

керамический блок + вентиляционный зазор + лицевой кирпич

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

вальмовая металлическая; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Северо-Запад. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 79 м²

Кровельное покрытие

ориентир 81 м²

Утепление фасада

ориентир 79 м²

Бетон основания

первичный ориентир 12.4 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 11 м²

Водостоки

ориентир 33 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

03. Ока

Авторская визуализация направления · традиционный

Этажность

1

Площадь

76 м²

Габарит

9.2 × 8.3 м

Спальни / санузлы

2 / 1

Стиль

традиционный

Регион

Урал и Сибирь

Стены

деревянный каркас с перекрёстным утеплением

Кровля

односкатная фальцевая

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Ока» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

03. Ока · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

3.8

1

Холл

7.6

1

Кухня-гостиная

28.9

1

Кабинет/гостевая

12.9

1

Санузел

6.1

1

Техническая

7.6

1

Кладовая

9.1

03. Ока · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: односкатная фальцевая. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

03. Ока · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: плита или заглублённая лента с утеплением и дренажом. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

деревянный каркас с перекрёстным утеплением

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

односкатная фальцевая; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Урал и Сибирь. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 83 м²

Кровельное покрытие

ориентир 90 м²

Утепление фасада

ориентир 83 м²

Бетон основания

первичный ориентир 13.7 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 12 м²

Водостоки

ориентир 35 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

04. Тихий двор

Авторская визуализация направления · минимализм

Этажность

1

Площадь

83 м²

Габарит

9.8 × 8.5 м

Спальни / санузлы

2 / 1

Стиль

минимализм

Регион

Юг России

Стены

клеёный брус с герметизацией швов

Кровля

плоская мембранная

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Тихий двор» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

04. Тихий двор · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

4.2

1

Холл

8.3

1

Кухня-гостиная

31.5

1

Кабинет/гостевая

14.1

1

Санузел

6.6

1

Техническая

8.3

1

Кладовая

10.0

04. Тихий двор · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: плоская мембранная. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

04. Тихий двор · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: лента/плита с проверкой просадочности. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

клеёный брус с герметизацией швов

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

плоская мембранная; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Юг России. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 87 м²

Кровельное покрытие

ориентир 98 м²

Утепление фасада

ориентир 87 м²

Бетон основания

первичный ориентир 14.9 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 13 м²

Водостоки

ориентир 37 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

05. Малый барнхаус

Авторская визуализация направления · барнхаус

Этажность

1

Площадь

90 м²

Габарит

8.0 × 11.2 м

Спальни / санузлы

2 / 1

Стиль

барнхаус

Регион

Поволжье

Стены

железобетонный каркас + энергоэффективное заполнение

Кровля

ломаная с мягкой черепицей

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Малый барнхаус» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

05. Малый барнхаус · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

4.5

1

Холл

9.0

1

Кухня-гостиная

34.2

1

Кабинет/гостевая

15.3

1

Санузел

7.2

1

Техническая

9.0

1

Кладовая

10.8

05. Малый барнхаус · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: ломаная с мягкой черепицей. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

05. Малый барнхаус · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: водонепроницаемая плита с дренажом при высоком УГВ. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

железобетонный каркас + энергоэффективное заполнение

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

ломаная с мягкой черепицей; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Поволжье. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 91 м²

Кровельное покрытие

ориентир 106 м²

Утепление фасада

ориентир 91 м²

Бетон основания

первичный ориентир 16.2 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 14 м²

Водостоки

ориентир 38 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

06. Север

Авторская визуализация направления · неоклассика

Этажность

1

Площадь

97 м²

Габарит

8.6 × 11.3 м

Спальни / санузлы

2 / 2

Стиль

неоклассика

Регион

Карелия/скальный участок

Стены

газобетон D400 + минеральная вата + штукатурный фасад

Кровля

двускатная фальцевая

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Север» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

06. Север · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

4.9

1

Холл

9.7

1

Кухня-гостиная

36.9

1

Кабинет/гостевая

16.5

1

Санузел

7.8

1

Техническая

9.7

1

Кладовая

11.5

06. Север · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: двускатная фальцевая. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

06. Север · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: ступенчатый ростверк или плита с анкеровкой в скалу. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

газобетон D400 + минеральная вата + штукатурный фасад

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

двускатная фальцевая; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Карелия/скальный участок. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 95 м²

Кровельное покрытие

ориентир 115 м²

Утепление фасада

ориентир 95 м²

Бетон основания

первичный ориентир 17.5 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 16 м²

Водостоки

ориентир 40 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

07. Рябина

Авторская визуализация направления · шале

Этажность

1

Площадь

104 м²

Габарит

9.2 × 11.3 м

Спальни / санузлы

2 / 2

Стиль

шале

Регион

Степная зона

Стены

керамический блок + вентиляционный зазор + лицевой кирпич

Кровля

вальмовая металлическая

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Рябина» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

07. Рябина · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

5.2

1

Холл

10.4

1

Кухня-гостиная

39.5

1

Кабинет/гостевая

17.7

1

Санузел

8.3

1

Техническая

10.4

1

Кладовая

12.5

07. Рябина · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: вальмовая металлическая. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

07. Рябина · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: сваи либо плита с защитой от пучения и выдувания. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

керамический блок + вентиляционный зазор + лицевой кирпич

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

вальмовая металлическая; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Степная зона. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 97 м²

Кровельное покрытие

ориентир 123 м²

Утепление фасада

ориентир 97 м²

Бетон основания

первичный ориентир 18.7 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 17 м²

Водостоки

ориентир 41 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

08. Клён

Авторская визуализация направления · русская усадьба

Этажность

1

Площадь

67 м²

Габарит

9.8 × 6.8 м

Спальни / санузлы

1 / 1

Стиль

русская усадьба

Регион

Подмосковье

Стены

деревянный каркас с перекрёстным утеплением

Кровля

односкатная фальцевая

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Клён» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

08. Клён · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

3.4

1

Холл

6.7

1

Кухня-гостиная

25.5

1

Кабинет/гостевая

11.4

1

Санузел

5.4

1

Техническая

6.7

1

Кладовая

7.9

08. Клён · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: односкатная фальцевая. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

08. Клён · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: плита, лента или сваи по геологической модели участка. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

деревянный каркас с перекрёстным утеплением

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

односкатная фальцевая; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Подмосковье. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 79 м²

Кровельное покрытие

ориентир 79 м²

Утепление фасада

ориентир 79 м²

Бетон основания

первичный ориентир 12.1 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 11 м²

Водостоки

ориентир 33 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

09. Волга

Авторская визуализация направления · современный

Этажность

1

Площадь

74 м²

Габарит

8.0 × 9.2 м

Спальни / санузлы

2 / 1

Стиль

современный

Регион

Центральная Россия

Стены

клеёный брус с герметизацией швов

Кровля

плоская мембранная

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Волга» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

09. Волга · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

3.7

1

Холл

7.4

1

Кухня-гостиная

28.1

1

Кабинет/гостевая

12.6

1

Санузел

5.9

1

Техническая

7.4

1

Кладовая

8.9

09. Волга · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: плоская мембранная. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

09. Волга · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: утеплённая шведская плита (УШП) или мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) после проверки пучения. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

клеёный брус с герметизацией швов

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

плоская мембранная; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Центральная Россия. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 82 м²

Кровельное покрытие

ориентир 87 м²

Утепление фасада

ориентир 82 м²

Бетон основания

первичный ориентир 13.3 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 12 м²

Водостоки

ориентир 34 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

10. Лён

Авторская визуализация направления · скандинавский

Этажность

1

Площадь

81 м²

Габарит

8.6 × 9.4 м

Спальни / санузлы

2 / 1

Стиль

скандинавский

Регион

Северо-Запад

Стены

железобетонный каркас + энергоэффективное заполнение

Кровля

ломаная с мягкой черепицей

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Лён» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

10. Лён · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

4.0

1

Холл

8.1

1

Кухня-гостиная

30.8

1

Кабинет/гостевая

13.8

1

Санузел

6.5

1

Техническая

8.1

1

Кладовая

9.7

10. Лён · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: ломаная с мягкой черепицей. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

10. Лён · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: свайно-ростверковая схема либо ЖБ сваи до несущего слоя. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

железобетонный каркас + энергоэффективное заполнение

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

ломаная с мягкой черепицей; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Северо-Запад. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 86 м²

Кровельное покрытие

ориентир 95 м²

Утепление фасада

ориентир 86 м²

Бетон основания

первичный ориентир 14.6 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 13 м²

Водостоки

ориентир 36 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

11. Терраса

Авторская визуализация направления · традиционный

Этажность

1

Площадь

88 м²

Габарит

9.2 × 9.6 м

Спальни / санузлы

2 / 1

Стиль

традиционный

Регион

Урал и Сибирь

Стены

газобетон D400 + минеральная вата + штукатурный фасад

Кровля

двускатная фальцевая

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Терраса» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

11. Терраса · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

4.4

1

Холл

8.8

1

Кухня-гостиная

33.4

1

Кабинет/гостевая

15.0

1

Санузел

7.0

1

Техническая

8.8

1

Кладовая

10.6

11. Терраса · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: двускатная фальцевая. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

11. Терраса · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: плита или заглублённая лента с утеплением и дренажом. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

газобетон D400 + минеральная вата + штукатурный фасад

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

двускатная фальцевая; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту

Пол по грунту

покрытие, стяжка, тёплый пол, утеплитель, плита/подготовка, капиллярная отсечка

Окна

энергоэффективные блоки; монтажный шов с наружной и внутренней защитой

Фасад

негорючие рассечки, вентилируемые зазоры и коррозионностойкий крепёж по системе

Инженерные системы

Система

Содержание рабочего раздела

Отопление

расчёт теплопотерь; низкотемпературные контуры; резерв источника тепла

Вентиляция

механический приток/вытяжка с рекуперацией либо расчётная комбинированная схема

Водоснабжение

коллекторная разводка, водоподготовка, компенсация расширения, защита от протечек

Канализация

самотечные уклоны, ревизии, вентиляция стояков, септик/подключение по ТУ

Электрика

баланс мощности, селективная защита, УЗИП, заземление и молниезащита

Автоматика

контроль климата, протечек, дыма, доступа и энергопотребления

Региональная модификация

Базовая зона: Урал и Сибирь. При переносе проекта повторно определить снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания, температурный режим, влажность, сейсмику, солнцезащиту и требования к наружным материалам. Архитектуру адаптировать ориентацией, площадью остекления, навесами, тамбурами и геометрией кровли.

Три комплектации

Уровень

Состав

Эконом

простая отделка, базовое остекление, открытая терраса, стандартная автоматика

Комфорт

улучшенная оболочка, рекуперация, кладовая, навес, подготовка умного дома

Премиум

панорамное остекление, мастер-блок, камин/сауна по проекту, развитая автоматика и благоустройство

Укрупнённая ведомость материалов

Позиция

Предварительный объём

Наружные стены

ориентир 89 м²

Кровельное покрытие

ориентир 104 м²

Утепление фасада

ориентир 89 м²

Бетон основания

первичный ориентир 15.8 м³; только после выбора фундамента

Окна и двери

уточняются ведомостью проёмов; ориентир остекления 14 м²

Водостоки

ориентир 38 пог. м

Структура строительного бюджета

Раздел

Ориентировочная доля

Основание и фундамент

12–20%

Коробка и перекрытия

20–28%

Кровля

8–12%

Окна и фасад

12–18%

Инженерные системы

18–28%

Отделка и благоустройство

15–30%

Резерв

10–20% сверх расчётной суммы

Доли служат для предварительного планирования и не являются сметой или публичной офертой. Стоимость определяется регионом, комплектацией, рынком и рабочими объёмами.

Ведомость, которую выпускает проектировщик

АР: планы, фасады, разрезы, узлы, ведомости проёмов и отделки

КР: расчёты, фундамент, каркас, перекрытия, лестницы, кровля и спецификации

ОВ/ВК/ЭОМ/СС: расчёты, схемы, трассы, узлы и спецификации

ГП: посадка, отметки, проезды, водоотвод и благоустройство

смета, ППР, контроль скрытых работ и исполнительная документация

12. Кедр

Авторская визуализация направления · минимализм

Этажность

1

Площадь

95 м²

Габарит

9.8 × 9.7 м

Спальни / санузлы

2 / 2

Стиль

минимализм

Регион

Юг России

Стены

керамический блок + вентиляционный зазор + лицевой кирпич

Кровля

вальмовая металлическая

Архитектурная концепция

Дом организован как ясная последовательность входной, общественной и приватной зон. Для проекта «Кедр» принята компактная несущая сетка, короткие коммуникации и возможность зеркальной посадки. Основное остекление и терраса ориентируются в сторону сада; технические помещения формируют буфер со стороны ветра и подъезда.

12. Кедр · экспликация помещений

Этаж

Помещение

Площадь, м²

1

Тамбур

4.8

1

Холл

9.5

1

Кухня-гостиная

36.1

1

Кабинет/гостевая

16.2

1

Санузел

7.6

1

Техническая

9.5

1

Кладовая

11.3

12. Кедр · архитектурные листы

Размерные и планировочные требования

На рабочей стадии назначить координационные оси, толщины стен, чистовые размеры, отметки полов, высоты проёмов и подоконников. Проверить расстановку мебели, открывание дверей, маршруты эвакуации, естественное освещение, доступ к оборудованию и отсутствие конфликтов инженерных трасс.

Кровля и водоотвод

Предварительная схема: вальмовая металлическая. Уклоны, сечения стропил/плиты, снегозадержатели, водостоки, аварийные переливы и проходки рассчитываются для фактического района. Воду отводить за пределы пазух фундамента и зон подпорных стен.

12. Кедр · конструктив и инженерия

Основание и фундамент

Для технико-экономического сравнения: лента/плита с проверкой просадочности. Окончательно назначить после инженерно-геологических изысканий, расчёта осадок, морозного пучения, подъёмной силы воды и взаимодействия здания с основанием. Рабочий комплект должен содержать план, разрезы, армирование, закладные, гидроизоляцию, утепление, дренаж и спецификации.

Конструктивный пирог

Элемент

Предварительное решение

Наружные стены

керамический блок + вентиляционный зазор + лицевой кирпич

Перекрытия

деревянные, сборно-монолитные или монолитные — по пролётам, акустике и расчёту

Кровля

вальмовая металлическая; утепление и пароизоляция по теплотехническому расчёту