Паникс Земфайт
Шёпот на другом конце

Шёпот на другом конце

22 Сентября 3126 года космической эры по «Колыбели». Грузовая структура ВЧН-344. Траектория: Галактика M64 «Спящая красавица». 17 световых циклов от «Колыбели».

Автоматика запищала, от капсулы криосна повалил густой пар. Ужасное шипение наполнило темные блоки структуры. Рассеявшись в системах вентиляции, пар перестал скрывать мужскую фигуру, увешанную датчиками контроля сна.

Коридоры структуры тихо гудели, наполненные воздушной смесью. Громадина ждала, когда проснется кто-то живой. Его звали Р-31, а если без бюрократии – Рей. Он был одним из отряда механиков первого кластера, которых на структуре было всего 10.

***

Открыв глаза, я первым делом прокашлялся. Хоть я и работаю тут уже 5344 циклов – все никак не могу привыкнуть к системам криосна… Хех, не буду утаивать я немного солгал назвав такой огромный период. На самом деле из этих циклов по времени «Колыбели» я бодрствовал всего ничего. По ощущениям не наберется и 10 лет. Так что так и остаюсь «жизнерадостным» 33-летним парнем каким был за пару лет до начала космической эры.

По правде говоря мы – механики первого кластера, не особо необходимы грузовым структурам. Инженеры с каждым циклом придумывают что-то более и более навороченное чтобы системы сами чинили неполадки, без необходимости останавливать петатонную махину, дабы примат на 2 ногах смог доползти до поломки и починить её, а после еще и корректировать курс.

Однако автоматика не всегда справляется с поломками первого кластера, а значит так или иначе у меня есть работа. Хотя при текущем курсе кредитов корпорации к лаврам… Мне пора искать другую работу.

Однако я здесь не для того, чтобы распинаться о зарплате. Честно сказать не думаю, что она мне когда-нибудь понадобиться. Шанс проснуться из криосна не на грузовой структуре… весьма низок.

Вынув планшет из стойки с инструментами, я пробежался по отчету автоматики. Директива-56… Очередная поломка опоры двигателей нулевого поля. Черт…

Я уже надеялся, что это будет всего на пару месяцев. Но похоже структура встала на долгосрочное обслуживание. Ремонт этих опор всегда невероятная морока. Особенно вспоминая сколько фабрикатору требуется для печати составных компонентов.

И почему работу с опорами не поручают третьему кластеру? Это ведь тоже часть двигательных систем.

И вот так, ворча на треклятое руководство и структуру, я побрел к шлюзу грузового отсека.

***

Скафандр был как всегда идеален по размеру. Настолько идеален что становится тошно. Однако разве я могу жаловаться на то, что бережет мою жизнь от всей той космической радиации, а также излучению от самой структуры.

Проходя через шлюз в грузовой отсек я не могу не вздохнуть от того насколько ничтожным себя чувствуешь смотря на все эти кольца и опоры, ставшей уже родной мегаструктуры грузового назначения Вайрочана под номером 344.