Николай Симкин
Верный прогноз

Глава 1. Верный прогноз

Прогноз оказался верным за семь минут до того, как вода забрала первый дом.

Ивар Нолл стоял у третьего затвора, положив ладонь на рычаг аварийного сброса, и смотрел не на манометр, а на каменную стену справа. Между двумя плитами появилась тонкая белая линия. Из шва сыпалась пыль: сначала почти незаметно, потом всё увереннее. Стрелка прибора поднималась по-прежнему плавно.

За двадцать лет Ивар видел такое дважды. На старой военной плотине они тогда успели уйти. На северном шлюзе — не все. Двух рабочих нашли уже после того, как воду отвели и разобрали перекрытие. С тех пор спокойная стрелка сама по себе его не успокаивала.

Сейчас манометр оставался ниже красной отметки.

— Верхний канал ещё раз.

Молодой сменный механик прижал к уху переговорную трубу, выслушал ответ и доложил о росте на три деления за последние две минуты. В конце добавил привычное:

— Передали сейчас.

Ивар повернул к нему голову.

— Не «сейчас». Время.

Парень понял сразу, взглянул на сертифицированные часы и назвал девять сорок две и тридцать секунд. Ивар сверил их со своими, затем посмотрел на пластину-свидетель у журнала аварийных решений. После его выбора пластину должны были физически вернуть к регистрационной рамке; только там станет известно, совпало ли решение с исходом, который прогнозист зафиксировал заранее.

Кто составлял прогноз и на какую ветвь поставил, Ивар не знал. Утром он даже не спросил имени. Если плотина выдержит, на это ещё будет время.

В резервном накопителе оставалось сто восемь долей. Полная стабилизация третьей стены требовала восемьдесят пять на первый цикл; дальше расход зависел от состояния конструкции. Ивар спросил механика, что изменится, если давление у стены уже выше показания прибора.

Парень помолчал.

— Без второго измерения не скажу.

За стеной прошёл низкий гул. Белая пыль посыпалась заметнее.

На схеме перед Иваром оставались три рабочих варианта. Нижний сброс уводил воду в старый отводной канал. После войны вдоль него выросли склады, мастерские и дешёвые дома; город не раз обещал расчистить русло и каждый раз находил более срочные расходы.

Можно было запитать стабилизацию и попытаться удержать стену до спада верхнего потока. Так действовали при большинстве аварий: резерв стоил дорого, зато покупал время — если конструкция ещё могла это время принять.

Третий вариант требовал закрыть навигационный участок и перевести часть воды на верхний обход. Там нагрузку принимал старый мост, усиленный после военных повреждений. При нынешнем потоке Ивар не мог поручиться, что новая проблема не появится уже там.

Из нижнего квартала потребовали открыть навигационный шлюз для эвакуационной баржи. Ивар отказал. Менять поток сразу в двух местах без нового расчёта он не собирался.

Механик потянулся к журналу, но остановил перо.

— Этот приказ входит в зарегистрированное событие?

Парень заметно побледнел, однако вопрос всё-таки задал.

— Нет. Регистрация относится к третьему затвору. Шлюз запиши отдельно.

Механик записал. Ивар уже снова смотрел на стену. Ему было важнее, чтобы парень продолжал задавать обязательные вопросы, чем чтобы делал вид, будто всё понимает без уточнений.