А. Лобинцев
История одного падения

История одного падения

Экспозиция: Проклятие застройщика

Вам знакомо чувство, когда ты покупаешь квартиру в новостройке, заходишь на балкон и понимаешь, что застройщик проектировал его для великанов или прыгунов в длину? Вот и у нас так было. Перепад высоты между полом в комнате и плитой балкона составлял монументальные 35 сантиметров. Это не порог. Это, бля-ь, полноценная ступень в бесконечность.

Каждое субботнее утро у нас дома начиналось одинаково. Моя Маша брала таз с мокрым бельем и шла на штурм этого Эвереста. Сначала надо было надежно встать на порог, сбалансировать с тяжелым тазом, а потом аккуратно, чтобы не вылетело колено, спрыгнуть на 35 сантиметров вниз, в бетонную бездну.

- Олег, сделай с этим что-нибудь! - ворчала Маша, едва не подвернув ногу. - Я тут когда-нибудь убьюсь. Надо поднять пол хотя бы на 25 сантиметров.

Я угукал, листал Пикабу и судорожно считал в уме. Поднять пол на балконе площадью 3 квадрата на 25 сантиметров? Обычным пескобетоном? Это же, на секундочку, почти три четверти куба бетона. Весить эта махина будет больше полутора тонн! Да у меня балконная плита к соседям снизу улетит вместе с моим бельем. Плюс таскать мешки на четвертый этаж без лифта... Ну уж нет.- Нормальный порог, Маш. Ноги выше поднимай, - отнекивался я. Конфликт зрел.