Зерк
Код чудака

Глава

Повесть-реконструкция по мотивам Рэндлшемского инцидента…

Сассекс, Великобритания. Лес Рэндлшем. 26 декабря 1980 года, 03:00

Пролог.

Запись диктофона сделана лейтенант-полковником Чарльзом Халтом, заместителем командира базы ВВС США Вудбридж.

Ночь на 28 декабря 1980 года.Голос Халта, сдавленный, но профессиональный:

— …мы находимся примерно в двухстах метрах от восточных ворот. Наблюдаем объект.

Он… он движется через деревья. Красный свет. Как большой глаз.

Пауза.— Что это, чёрт возьми?…

Оно начало drip… капать. Что-то похожее на расплавленный металл. Не трогайте.

Голос сержанта Болла на заднем плане, неразборчиво...

— Запиши это. Запиши всё, что видишь.

В этом месте на записи присутствуют сильные, окружающие звуки -

Шум. Ветер. Потом — отчётливо:

— К нам приближается объект. Свет. Яркий. Прямо над нами…

Запись обрывается...

Эти несколько минут аудио — единственный официальный документ той ночи, который сохранился до наших дней в неизменном виде. Всё остальное — показания, код, страх — существует только в памяти тех, кто там был.

Глава 1.Пеннистон.

Джим Пеннистон был одним из восьми человек на двух базах, имевших допуск уровня «top secret». Это не просто слова. Это означает, что его проверяли годами, что его психика была предметом изучения не хуже, чем его биография. Человек с таким допуском не «выдумывает» по определению. Это значит что каждое его слово есть аксиома.

Что он видел…

Ранним утром 26 декабря 1980 года Пеннистон и Джон Бёрроуз, патрулируя периметр базы Вудбридж, заметили в лесу огни. Это не были огни города или трассы , это были какие то аномальные огни и они активно перемещались.

Пеннистон, будучи старшим, принял решение провести разведывательный рейд и он пошёл первым…

То, что он увидел, он описывал в последующем много раз — на допросах, в книгах, в документальных фильмах. Формулировки почти не менялись, что для человека, пережившего травму, естественно…

Объект был треугольным. Металлическим. Около трёх метров в высоту и столько же в основании. Он стоял на «фиксированных ногах». Поверхность была не просто гладкой — она была похожа на «прозрачное чёрное стекло».

Пеннистон обошёл объект. Дотронулся. Поверхность была тёплой. Он провёл ладонью по корпусу. Под пальцами ощущалась шероховатость — как наждачная бумага, но визуально поверхность оставалась идеально гладкой.