Учитель Начальной
Курс ремонта сотовых телефонов

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В РЕМОНТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

1.1. Почему ремонт смартфонов востребован

Современный смартфон — это не просто средство связи, а полноценный компьютер,

фотоаппарат, навигатор, банковская карта и развлекательный центр в одном

устройстве. Средняя стоимость флагманских моделей в 2024–2025 годах превышает

80–120 тысяч рублей, а срок активной эксплуатации у большинства пользователей

составляет 2–4 года. При этом типичные неисправности — разбитый экран,

севший аккумулятор, повреждённый разъём зарядки — устраняются за сумму,

которая часто в 3–10 раз меньше цены нового аппарата.

По данным отраслевых исследований, рынок ремонта мобильных устройств

продолжает расти даже в условиях насыщения рынка новыми смартфонами.

Основные драйверы роста:

• Высокая стоимость новых устройств.

• Желание сохранить данные, аккаунты, привычный интерфейс и настройки.

• Экологический аспект — меньше электронных отходов.

• Экономическая ситуация: люди предпочитают чинить, а не покупать новое.

• Рост числа устройств у одного человека (основной телефон + запасной +

планшет + умные часы).

Пример из практики: клиент приносит iPhone 13 с разбитым экраном.

Стоимость оригинального дисплейного модуля с работой — около 12–18 тысяч

рублей. Новый iPhone 13 на вторичном рынке стоит 35–45 тысяч. Экономия

очевидна, плюс сохраняются все данные и Face ID (если модуль качественный).

1.2. Какие устройства ремонтируют

В повседневной практике сервисного центра чаще всего встречаются:

• Смартфоны на Android: Samsung (A-серия, S-серия, Note), Xiaomi / Redmi /

Poco, Huawei / Honor, Realme, OPPO, Vivo, Google Pixel, Nothing, OnePlus.

• Устройства Apple: iPhone (от XR/11 до актуальных моделей), реже iPad.

• «Кнопочные» телефоны: Nokia, Philips, Texet и др. — простой ремонт,

но запчасти иногда сложно найти.

• Планшеты и умные часы — как дополнительное направление.

Особенности платформ:

• Apple — закрытая экосистема, proprietary-винты, сложная биометрия,

жёсткий контроль запчастей (предупреждения о неоригинальных деталях).

• Samsung — часто клеевые соединения, изогнутые дисплеи, хорошая

доступность схем и запчастей.

• Xiaomi и «китайские» бренды — относительно лёгкая разборка, но качество

оригинальных модулей может сильно отличаться от партии к партии.

• Huawei — после санкций ограничения по Google-сервисам и официальным

прошивкам, зато хорошая аппаратная часть.

1.3. Уровни ремонта

Уровень 1. Модульный ремонт

Замена готовых узлов: дисплейный модуль, аккумулятор, камера, динамик,

разъём зарядки (если он на шлейфе), кнопки. Это 70–80 % всех заказов

в обычном сервисе. Требует аккуратности, знания конструкции моделей

и базового набора инструментов. Освоить можно за 1–3 месяца практики.

Уровень 2. Компонентный ремонт

Замена отдельных элементов на плате: разъёмы, конденсаторы, фильтры,

микрофоны, предохранители, некоторые микросхемы. Нужны паяльная станция,

мультиметр, схемы и boardview. Здесь уже начинается «настоящий» ремонт.

Уровень 3. Микросхемный (BGA) ремонт

Работа с процессорами, контроллерами питания (PMIC), памятью eMMC/UFS,

модемами. Требует паяльной станции с нижним подогревом, микроскопа,

трафаретов, опыта и терпения. Один неверный профиль нагрева — и плата

мертва. Этому учатся годами.

1.4. Что нужно для старта

Минимальный путь начинающего мастера:

1. Купить 2–3 «донорских» телефона (разбитые, не включающиеся) самых

популярных моделей в вашем регионе.

2. Найти сервисные мануалы и видео-разборки (YouTube, профильные форумы).

3. Разобрать и собрать каждый аппарат несколько раз, пока не будет

получаться уверенно и без лишних усилий.

4. Научиться диагностировать простые неисправности (экран, АКБ, разъём).

5. Сделать первые ремонты знакомым или через объявления по низкой цене.

6. Постепенно расширять список моделей и сложность работ.

Важные принципы с первого дня:

• Никогда не начинайте ремонт на телефоне клиента без предварительной

практики на донорах.

• Фотографируйте каждый этап разборки — особенно расположение винтов

и шлейфов.

• Ведите дневник: модель, неисправность, что сделали, сколько времени

ушло, какие сложности возникли.

• Не беритесь за сложный ремонт, если не уверены в результате. Лучше

отказать, чем испортить устройство.

1.5. Реалистичные ожидания по доходу

Начинающий мастер на дому при 5–10 заказах в неделю может зарабатывать

30–60 тысяч рублей (после вычета запчастей). Мастер в точке с хорошим

трафиком — 80–150 тысяч и выше. Владелец небольшого сервиса с 2–3

мастерами — существенно больше, но появляются расходы на аренду,

налоги, зарплаты и рекламу. Всё зависит от региона, конкуренции

и качества работы.

ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРА

2.1. Базовый набор инструментов (старт)

Без качественного инструмента работать невозможно. Дешёвые наборы из

маркетплейсов часто имеют слизанные шлицы, гнущиеся медиаторы и отвёртки,

которые ломаются на втором винте.

Рекомендуемый минимум:

Отвёртки:

• Phillips #000, #00, #0 (самые ходовые).

• Torx T2, T3, T4, T5 (Samsung, некоторые Xiaomi).

• Pentalobe 0.8 мм и 1.2 мм (iPhone).

• Y-типа (трёхгранные) — встречаются на некоторых моделях.

• Лучше брать наборы с магнитными наконечниками и сменными битами

(например, Wiha, Vessel, или проверенные китайские типа Sunshine).

Медиаторы и лопатки:

• Пластиковые медиаторы разной толщины и жёсткости.

• Металлические тонкие лопатки (осторожно — легко поцарапать).

• Spudger (двухсторонний инструмент: плоский + острый конец).

• Карты из пластика (старые банковские карты тоже работают).

Пинцеты:

• Антистатические, прямые и изогнутые.

• С очень тонким кончиком (для работы с мелкими разъёмами и компонентами).

• Желательно несколько штук — они быстро теряют остроту.

Прочее:

• Присоска для снятия дисплея (лучше несколько разных размеров).

• Антистатический браслет + коврик.

• Налобная лупа с подсветкой или настольная лупа.

• Контейнеры с отделениями или магнитные коврики для винтов.

• Скальпель или острый нож (для подрезки клея).

• Изолента, двухсторонний скотч, перчатки нитриловые.

2.2. Оборудование среднего уровня

Когда поток клиентов стабильный, имеет смысл вложиться:

Паяльная станция

• С паяльником и феном (горячий воздух). Популярные модели: Quick 861DW,

Atten ST-862D, Yihua 8786/853, Lukey.

• Важно: стабильная температура, регулировка потока воздуха, качественные

жала.

Сепаратор или термоковрик

• Для отделения дисплеев. Сепаратор с вакуумом удобнее, но дороже.

• Альтернатива — фен + присоска + терпение.

Ультразвуковая ванна

• Объём 1–2 литра достаточно. Для промывки плат после влаги и очистки

от флюса.

Мультиметр

• Цифровой, желательно True RMS. Функции: напряжение, сопротивление,

прозвонка, проверка диодов. Бюджетные Fluke-клоны или Aneng вполне

достаточны на старте.

Лабораторный блок питания

• 0–30 В, 0–5 А с защитой от КЗ. Позволяет проверять плату без аккумулятора

и видеть потребление тока.

Программаторы и боксы

• Для Android: различные USB-боксы (Easy Jtag, Medusa и др.), кабели

для конкретных платформ.

• Для iPhone: DCSD-кабель, устройства на базе checkm8, 3uTools, iTunes/Finder.

Микроскоп

• Стереомикроскоп 7–45x с подсветкой. Для пайки и осмотра платы

практически обязателен при переходе на компонентный уровень.

2.3. Расходные материалы

Клеи и скотчи:

• B-7000, T-7000, T9000 — для приклейки дисплеев и стёкол.

• Двухсторонний скотч 3M (разной толщины) — для АКБ, модулей, рамок.

• Оригинальные клеевые рамки (если удаётся найти).

Пайка:

• Припой 0,3–0,5 мм (Sn63Pb37 или безсвинцовый, в зависимости от задачи).

• Флюс: некоррозионный (например, Amtech NC-559, Flux-Off, или проверенные

российские/китайские аналоги). Активный флюс — только если уверены,

что потом тщательно отмоете.

• Оплётка для снятия припоя.

• Спирт изопропиловый 99 % (для очистки).

• Очиститель контактов.

Прочее:

• Термопрокладки и термопаста.

• Защитные плёнки и стёкла (для тестирования дисплеев).

• Салфетки безворсовые, ватные палочки.

• Антистатические пакеты для хранения плат и модулей.

2.4. Организация хранения инструмента

Заведите:

• Один основной ящик/органайзер для ежедневных инструментов.

• Отдельные контейнеры под конкретные модели (винты + мелкие детали).

• Место для «донорских» запчастей с подписью модели и даты.

• Список того, что заканчивается (клей, припой, спирт) — чтобы не

останавливать работу в самый неподходящий момент.

Полезный совет: купите несколько магнитных ковриков с разметкой.

При разборке выкладывайте винты в том же порядке, в каком откручивали.

Это экономит кучу времени и нервов.

ГЛАВА 3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

3.1. Электробезопасность

Главное правило: перед любой работой с платой отключайте аккумулятор.

На большинстве современных телефонов АКБ подключается разъёмом — просто

отсоедините его. Если разъём недоступен без полной разборки — разрядите

телефон до выключения.

Работа с включённым питанием допустима только при диагностике и только

тогда, когда вы точно понимаете, что делаете. Случайное замыкание пинцетом

двух соседних контактов может убить контроллер питания или процессор.

Обязательно:

• Антистатический браслет, подключённый к заземлению.

• Антистатический коврик на столе.

• Не работайте в синтетической одежде, которая сильно электризуется.

• Не кладите на стол лишние металлические предметы (отвёртки, ключи,

монеты) — они легко замыкают контакты.

3.2. Работа с нагревом

Паяльная станция и сепаратор нагреваются до 300–400 °C. Правила:

• Всегда ставьте инструмент на подставку.

• Не оставляйте включённый фен или паяльник без присмотра.

• Используйте термостойкие коврики и подложки.

• При работе с феном держите руку на безопасном расстоянии, используйте

держатель платы.

• После работы дайте оборудованию полностью остыть.

• Не трогайте нагретые поверхности голыми руками — ожог от фена

очень неприятный.

При отделении дисплея температура обычно 80–100 °C. Перегрев выше

120–130 °C может повредить матрицу или сенсор.

3.3. Химическая безопасность

Изопропиловый спирт, флюсы, клеи, очистители — всё это летучие и

горючие вещества.

• Работайте в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой.

• Не курите и не пользуйтесь открытым огнём рядом с работой.

• Не ешьте и не пейте на рабочем месте.

• Храните химикаты в плотно закрытой таре, вдали от детей и животных.

• При попадании флюса или клея в глаза — тщательно промойте водой

и обратитесь к врачу.

Некоторые флюсы содержат активирующие добавки, которые после пайки

нужно обязательно смывать. Оставленный активный флюс со временем

разъедает дорожки.

3.4. Организация рабочего места

Идеальный стол мастера:

• Устойчивый, достаточно большой (минимум 120×60 см).

• Хорошее освещение: светодиодная лампа с регулировкой яркости

и цветовой температуры (лучше 4000–5000 K).

• Дополнительная направленная подсветка для мелких работ.

• Розетки с заземлением, удлинитель с выключателем.

• Место для паяльной станции, микроскопа, мультиметра так, чтобы

всё было под рукой, но не мешало.

Система хранения винтов:

• Один телефон — один контейнер или один сектор магнитного коврика.

• Никогда не смешивайте крепёж от разных аппаратов.

• Если винты разные по длине — раскладывайте их в том порядке,

в котором откручивали, или фотографируйте.

Фотофиксация:

• Делайте фото до начала разборки (общее состояние).

• Фото каждого слоя винтов и шлейфов.

• Фото повреждений (для клиента и для себя).

• Это особенно важно на сложных моделях (iPhone, складные Samsung и т.п.).

3.5. Личная гигиена и эргономика

• Делайте перерывы каждые 1–1,5 часа: глаза и спина устают.

• Правильно настройте высоту стула и стола.

• При работе с микроскопом следите за осанкой.

• Мойте руки после работы с клеями и флюсами.

ГЛАВА 4. УСТРОЙСТВО СМАРТФОНА: ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

4.1. Общая архитектура

Современный смартфон — это многослойный «сэндвич» из следующих узлов:

1. Дисплейный модуль

• Матрица (LCD IPS / AMOLED / OLED).

• Сенсорное стекло (тачскрин) — иногда отдельно, иногда в одном модуле.

• Защитное стекло (Gorilla Glass и аналоги).

• Подсветка (у LCD).

• Рамка и кронштейны.

2. Аккумулятор

• Литий-ионный или литий-полимерный.

• Контроллер заряда на самом элементе или на плате.

• Термистор (датчик температуры).

3. Материнская плата (PCB / Mainboard)

• Процессор (SoC) — Apple A-series, Snapdragon, Dimensity, Exynos и др.

• Оперативная и постоянная память (LPDDR + UFS/eMMC).

• Контроллер питания (PMIC).

• Модем, Wi-Fi/BT-чип, NFC, аудиокодек.

• Разъёмы для всех модулей.

• Антенные цепи.

4. Модули камер

• Основная, ультраширокая, телефото, макро, фронтальная.

• Модуль вспышки.

• Иногда — отдельный ISP или сопроцессор.

5. Разъёмы

• USB-C или Lightning.

• Лоток SIM / microSD.

• Аудиоразъём 3,5 мм (на новых моделях встречается реже).

6. Аудио

• Разговорный динамик.

• Мультимедийный динамик (один или два).

• Микрофоны (основной + шумоподавление + для видео).