OXYSAD
Отлив

Море ушло ночью.

Утром Андрей первым заметил, что изменился звук.

Обычно залив был слышен даже из дома: негромкий непрерывный шум за соснами, к которому через несколько дней перестаёшь прислушиваться. Теперь стояла такая тишина, что на кухне было слышно, как остывает металлический чайник.

Он вышел на крыльцо.

Вода отступила почти на километр, оставив после себя серую блестящую равнину. Здешняя отмель уходила далеко в залив, уклон был почти незаметен, поэтому даже несколько метров разницы в уровне обнажали сотни метров дна.

Следом вышел хозяин дома, Семён Ильич.

Посмотрел на залив.

— Сильный отлив, — сказал Андрей.

Старик не ответил.

— Когда такое последний раз было?

— Не знаю.

— Через несколько часов вернётся.

Семён Ильич наконец посмотрел на него.

— Вы сегодня туда не ходите.

Андрей усмехнулся.

Он приехал сюда именно из-за моря.

Последние три недели группа института изучала небольшую геологическую аномалию в заливе. На берегу стояли две GPS-станции и мареограф, на дне — четыре датчика давления, гидрофон и наклономеры. Работа была скучная: сезонные колебания уровня, движение грунта, уточнение батиметрии.

Но сегодняшнее отступление воды не укладывалось ни в какие таблицы.

Мареограф показывал минус три метра двадцать сантиметров относительно расчётного уровня.

Через двадцать минут — минус три сорок семь.

Он позвонил на соседний пост, километрах в сорока к востоку.

Там всё шло по прогнозу. Прилив уже начинался.

Значит, происходящее было местным.

Это уже было интересно.

К десяти утра Андрей всё-таки вышел на дно залива.

Сначала сапоги вязли в иле. Повсюду лежали водоросли, раковины, в лужах металась оставшаяся рыба.

Примерно через километр грунт стал твёрже.

Там он увидел первую стену.

Из ила выступал ряд крупных гранитных блоков.

Слишком ровный для природной гряды.

Андрей присел, провёл ладонью по камню. Раствора не было. Блоки прилегали друг к другу почти без зазоров.

Дальше показалась ещё одна кладка.

Потом ещё.

Он запустил геодезический квадрокоптер, который они использовали для съёмки береговой полосы. Даже со ста пятидесяти метров стало ясно: стена изгибалась.

Она была частью огромной окружности.

На обратном пути Андрей заметил прямоугольное сооружение между двумя участками кладки. Оно почти полностью ушло в ил.